\chapter*{Messbox zur Druckkontrolle}



\begin{center}
{\Large --- Druckgröße kontrollieren! ---}

\bigskip

\Messbox{100}{50} % Angabe der Breite/Hoehe in mm

\bigskip

{\Large --- Diese Seite nach dem Druck entfernen! ---}

\end{center}

