
diff -r 751b8a13c271 -r 422186a35be8 src/Tools/isac/Doc/pdfsetup.sty
--- a/src/Tools/isac/Doc/pdfsetup.sty	Thu Apr 08 13:09:44 2021 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-%%
-%% default hyperref setup (both for pdf and dvi output)
-%%
-
-\usepackage{color}
-\definecolor{linkcolor}{rgb}{0,0,0.5}
-\usepackage[colorlinks=true,linkcolor=linkcolor,citecolor=linkcolor,filecolor=linkcolor,urlcolor=linkcolor,pdfpagelabels]{hyperref}




